Езра Паунд
Лю Чжъ

Превод от английски: Николай Кънчев, 1993

chitanka.info

Шумолящата коприна стихна,

прах над императорския двор,

нито звук от стъпки, и листата

припкат тихо и полягат тихо,

радващата моето сърце под тях почива:

влажен лист излегнал се на прага.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.